Title: Relieve y regiones sísmicas de México CALIFICABLE
Course: 2024 Geografía 4° > Section: 09 octubre - 15 octubre

Relieve y regiones sísmicas de México SISMOS

Regiones sísmicas de México

Un sismo es la vibración de la tierra producida por una liberación rápida y espontánea de energía. Esta energía casi siempre se produce por el movimiento o rompimiento de la corteza terrestre y desde su origen se propaga en todas direcciones por medio de las ondas sísmicas. Al lugar de origen del sismo se le llama foco o hipocentro y al lugar en la superficie que se encuentra encima del foco se le conoce como epicentro.

Existen tres tipos de zonas: las zonas sísmicas, donde se encuentran los focos, por eso tiembla constantemente; las zonas penisísmicas, donde ocurren pocos sismos y generalmente débiles, y las zonas asísmicas, donde casi nunca se presentan.

Relieve y regiones sísmicas de México TIPOS DE SISMOS

Existen distintos tipos de sismos, según aquello que los ocasiona.

Los sismos de colapso se producen, principalmente, por el derrumbamiento de los techos de cavernas o minas. Solo se perciben en áreas reducidas.

Los sismos volcánicos son producto del movimiento de gases y fluidos al interior de un volcán. Durante una erupción, la actividad sísmica aumenta y se pueden presentar decenas o cientos de sismos en unas horas, aun así, son de baja intensidad.

Los sismos tectónicos ocurren debido a rupturas en la zona de contacto de las placas tectónicas.

ZONAS SÍSMICAS DE MÉXICO

Un ________________________________ es la vibración de la tierra producida por una liberación rápida y espontánea de energía.

- sismo
- placa
- espacio de tierra

ZONAS SÍSMICAS 2

Existen tres tipos de zonas: las ____________________________________ donde se encuentran los focos, por eso tiembla constantemente.

- sísmicas
- asísmicas
- penisísmicas

ZONAS SÍSMICAS 3

Existen tres tipos de zonas: las _____________________________, donde ocurren pocos sismos y generalmente débiles,

- penisísmicas
- sísmicas
- asísmicas

ZONAS SÍSMICAS 4

Existen tres tipos de zonas:  las ___________________, donde casi nunca se presentan.

- asísmicas
- sísmicas
- penisísmicas

ZONAS SÍSMICAS 5

Los sismos de_______________________________________-se producen, principalmente, por el derrumbamiento de los techos de cavernas o minas. Solo se perciben en áreas reducidas.

- colapso
- volcánicos
- tectónicos

ZONAS SÍSMICAS 6

- Los sismos ___________________________ ocurren debido a rupturas en la zona de contacto de las placas tectónicas.

- tectónicos
- volcánicos
- colapso

ZONAS SÍSMICAS 7

Los sismos __________________________________ son producto del movimiento de gases y fluidos al interior de un volcán.

- volcánicos
- colapso
- tectónicos
Event: Relieve y regiones sísmicas de México CALIFICABLE opens