Title: 28 de octobre - 03 de novembre
Course: 2024 Francés 1º KVS

Jeudi 31 de octobre

Tema: L’automne et La fête d'Halloween

Procesos de desarrollo del aprendizaje: Elabora producciones gráficas con marcas propias, dibujos o por medio del dictado, con mensajes, avisos o algún otro texto que quiera informar, dirigido a diferentes personas

Vocabulaire de           l'automne | L'arbre d'automne |