Title: En clase - Hagamos un mural
Course: 2024 Arte 3º KVS > Section: 27 de enero - 2 de febrero

En clase: En esta clase conoceremos los colores secundarios y cómo pueden ser creados.

- Jugamos a reconocer cosas que son de los colores secundarios con imágenes proyectadas en el pizarrón y encerrarlas con un marcador.
- Por equipos hacemos un adorno para el salón con cada color; para el morado un pulpo, para el verde un trébol, y para el naranja una naranja. Cada equipo usa materiales distintos.
- Brindamos pintura con los colores primarios a los alumnos. Después les damos una hoja, e iremos dando instrucciones para que pinten una flor morada, una hoja verde, y una naranja, utilizando y mezclando la pintura que se les dio. De esta manera conocerán la forma en la que se crean los colores secundarios a partir de los primarios.
- Con estos nuevos colores, pintamos un mural en una hoja revolución de manera colaborativa.