Title: Actividad #7: Tabla descriptiva de instrumentos de laboratorio y su función.
Course: 2024 Química 1 > Section: 19 - 23 Octubre

En el cuaderno elabora una tabla donde describas 30 instrumentos del laboratorio.

Las personas que tengan 9 y 10 en su trabajo van a tener un punto extra en el examen

las personas que tengan 8 en su trabajo 0.5 decimas extras.

Las rubrica para elaborar la tarea se encuentra en el archivo